NAME            TEST
DESCRIPTION     'Scraper control Tester'
EXETYPE         WINDOWS
STUB            'WINSTUB.EXE'
CODE            PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA            PRELOAD MOVEABLE MULTIPLE
HEAPSIZE        2048
STACKSIZE       4096
EXPORTS         testWndProc   @1
